<template>
	<div class="web-index">
		前端首页
	</div>
</template>
<script>
export default {
	name: 'web-index',
	components: {},
	data() {
		return {
		};
	},
	methods:{
		initialize:function() {
			let that = this;
		}
	},
	//计算属性
	computed:{

	},
	//侦听属性
	watch:{

	},
	//实例刚在内存中被创建出来，此时，还没有初始化好 data 和 methods 属性
	beforeCreate:function(){

	},
	//实例已经在内存中创建OK，此时 data 和 methods 已经创建OK，此时还没有开始 编译模板
	created:function(){

	},
	//此时已经完成了模板的编译，但是还没有挂载到页面中
	beforeMount:function(){

	},
	//此时，已经将编译好的模板，挂载到了页面指定的容器中显示
	mounted:function(){
		let that = this;
		that.initialize();
	},
	//状态更新之前执行此函数， 此时 data 中的状态值是最新的，但是界面上显示的 数据还是旧的，因为此时还没有开始重新渲染DOM节点
	beforeUpdate:function(){

	},
	//实例更新完毕之后调用此函数，此时 data 中的状态值 和 界面上显示的数据，都已经完成了更新，界面已经被重新渲染好了！
	updated:function(){

	},
	//实例销毁之前调用。在这一步，实例仍然完全可用。
	beforeDestroy:function(){

	},
	//Vue 实例销毁后调用。调用后，Vue 实例指示的所有东西都会解绑定，所有的事件监听器会被移除，所有的子实例也会被销毁。
	destroyed:function(){

	}
}
</script>
<style scoped>
/*pass*/
</style>